Table 5. Major pulsar surveys.

Survey Frequency Primary Code (MHz) Reference Molonglo 1 : : : : : : 408 245 1 Jodrell Bank 1 : : 408 59 2 Arecibo 1 : : : : : : : 430 104 4 Molonglo 2 : : : : : : 408 165 10 Green Bank 1 : : : 400 52 20 Green Bank 2 : : : 400 63 40 Jodrell Bank 2 . . . 1400 38 100 Green Bank 3 : : : 400 225 200 Arecibo 2 : : : : : : : 430 225 400 Parkes 1 : : : : : : : : : 1520 109 1000 Arecibo 3 : : : : : : : 430 191 2000 Parkes 70 : : : : : : : 436 160 4000 Arecibo 4a : : : : : : 430 31,189 10000 Arecibo 4b : : : : : : 430 31 20000 Arecibo 4c : : : : : : 430 207 40000 Arecibo 4d : : : : : : 430 207 100000 Arecibo 4e : : : : : : 430 76 200000 Arecibo 4f : : : : : : : 430 7 400000 Green Bank 4 : : : 370 214 1000000