PLATE 013+05.2* MaC 1-9

013−04.2 V-V 3-4

013−10.1 Y-C 32

026 013−02.1 SrWe 3

013−07.2* Y-C 26

013−15.1* We 4-5

PLATE 014+04.1 Sa 3-111

014−05.1 V-V 3-5

014−06.1 SB 19

014+03.1* IRAS17597-1442

014−05.2 V-V 3-6

014−08.1 SB 20

PLATE 014−11.1 ID SrWe 4

016−02.1 Sa 3-134

016−07.2 SB 22

014−25.1* HtDe 12

016−07.1 SB 21

017+11.1 IRAS17395-0841

PLATE 017−01.1 PN 1824-1410

017−09.1 SB 24

019−04.2 PN 1839-1418

017−07.1 SB 23

019+05.1 IRAS18042-0855

019−08.1* MaC 1-15

PLATE 019−13.1 DeHt 3

020−03.1* MaC 1-14

021+02.1 MaC 1-12

020+00.1 PN 1823-1047

020−05.1 Sa 1-8

021+00.1* ID PN 1825-0940