Table 2. RAP SCANNER DATA

Name R.A. Dec. T − exp Lexa Al/Ti/Cb Q ID Name 1 ID Name 2 Typec Mag Ang. Sep.d Commentse (hh mm ss) (dd mm ss) (ks) (counts ks−1 ) (counts ks−1 ) (′′) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

EUVE J0005−500 00 05 48.6 −50 05 39.1 116 13±4 <8 2 JL 156 blu · · · 67 2EUVE J0005−50.0 DC 0003−50:[D80] 066 Sy 14 91 2EU, D80 EUVE J0006+201 00 06 34.6 +20 10 23.2 21 <11 · · · 1 [SPB96] 26 UV 10.9 114 SPB96 EUVE J0006+290 00 06 36.5 +29 00 20.9 102 23±6 <10 1 HD 166 BD+28 4704 K0V 6.13 67 L97, 1RXS, 1WGA EUVE J0008+208 00 08 55.9 +20 48 45.4 36 29±9 5±3 1 G 131−26 LTT 10045 M4.5 13.54 105 1RXS, 1WGA EUVE J0016+198 00 16 14.1 +19 51 36.4 52 15±6 <11 1 G 32−7 LTT 10088 M4.5 13.22 50 1RXS G 32−6 LTT 10087 M4 12.26 51 EUVE J0019+064 00 19 43.0 +06 24 24.1 36 5±2 · · · 1 WD 0017+061 PHL 790 DA 15.9 51 EUVE J0103+623 01 03 23.7 +62 22 09.5 26 22±5 · · · 1 1RXS J010318.0+622146 X · · · 46 1RXS V388 Cas G 243−55 M5 13.66 82 EUVE J0122−567 01 22 15.5 −56 46 34.0 61 12±9 <16 1 HD 8435 CPD−57 296 G6/G8III 8.8 165 1RXS, RSCVn EUVE J0123+178 01 23 51.6 +17 52 27.5 21 <5 · · · H NOID · · · · · · EUVE J0136+414 01 36 47.4 +41 25 10.2 44 <10 <10 1 HD 9826 BD+40 332 F8 4.1 12 1RXS EUVE J0154+208 01 54 35.8 +20 48 40.0 32 6±3 6±3 2 HD 11636 TD1 1090 A5V 2.64 31 EUVE J0202+105 02 02 29.7 +10 35 00.2 109 16±4 10±3 1 1RXS J020228.9+103455 X 13 1RXS EUVE J0208−100 02 08 42.7 −10 05 30.1 35 3±2 · · · 1 HD 13191 BD−10 438 G5 9.9 5 1RXS, 1WGA 1E 0206.2−1019 X 8.9 23 EUVE J0213+368 02 13 26.3 +36 49 36.8 28 12±4 <5 1 1RXS J021320.6+364837 X 91 1RXS EUVE J0215−095 02 15 49.9 −09 30 47.2 28 13±4 · · · 1 1RXS J021559.9−092913 X · · · 175 FB, 1RXS EUVE J0241−006 02 41 15.6 −00 41 26.2 74 15±6 <10 1 NGC 1068: [R97] 16 X 32 84 Cet HD16765 F7IV 5.71 39 2EU, 1ES, 1RXS, 1WGA EUVE J0248+311 02 48 44.2 +31 06 52.6 117 177±9 18±5 1 VY Ari HD 17433 K0 6.76 21 2EU, 2RE, 1RXS, 1WGA, L97 EUVE J0249+312 02 49 43.9 +31 13 39.4 73 72±9 <10 H NOID · · · · · · EUVE J0250+312 02 50 58.2 +31 14 43.1 73 · · · 9±4 H NOID · · · · · · EUVE J0251+312 02 51 02.0 +31 14 29.0 24 19±5 · · · H NOID · · · · · · EUVE J0251+312 02 51 07.4 +31 15 16.6 72 57±6 · · · H NOID · · · · · · EUVE J0309+496 03 09 05.6 +49 37 17.0 22 <5 4±2 1 Cl Melotte 20 44 HD 19373 G0V 4.05 83 2E EUVE J0311−229 03 11 20.7 −22 54 46.8 28 6±3 · · · H NOID · · · · · · EUVE J0328+041 03 28 11.8 +04 08 48.5 23 <5 · · · 1 HD 21497 AG+03 397 F8 8.7 26 FB, 1RXS EUVE J0336+005 03 36 47.7 +00 34 56.3 64 580±26 72±12 1 V711 Tau 1RXS J033647.2+003518 G5 6.2 28 2EU, 2RE, 1RXS, 1WGA EUVE J0337+259 03 37 10.3 +25 59 28.3 73 137±9 19±4 1 V837 Tau 2RE J033711+255926 G2V 13.0 13 2EU, 2RE, 1RXS EUVE J0348−009 03 48 36.6 −00 59 32.3 64 405±38 312±31 1 WD 0346−01 GD 50 DAw 13.98 211 OA, 2EU, 1RXS, L97 EUVE J0357+286 03 57 08.1 +28 37 45.8 79 51±6 · · · 1 RE J035706+283806 V1092 Tau K2V 13.0 28 2EU, 1RXS, 2RE, L97 EUVE J0411+236 04 11 54.4 +23 38 24.4 63 8±5 <6 1 HD 284163 BD+23 635 K0 9.35 23 2EU, 1RXS, 1WGA EUVE J0418+232 04 18 09.7 +23 16 26.8 63 <5 5±3 1 HD 284303 BD+22 669 K0 38 2EU, 1RXS, 1WGA EUVE J0419+156 04 19 46.5 +15 37 28.2 25 10±5 <5 1 Cl Melotte 25 28 HD 27371 K0III 3.65 30 2EU, 1RXS, 1WGA EUVE J0422+150 04 22 44.9 +15 03 37.8 25 5±3 <5 1 Cl Melotte 25 40 HD 27691 G0 6.99 23 1RXS, 1WGA EUVE J0423+149 04 23 53.6 +14 55 42.2 25 6±3 <8 1 1RXS J042350.4+145514 X · · · 54 1RXS, 1WGA Cl Melotte 25 288 M2.5 13.32 91 2E EUVE J0424+147 04 24 14.8 +14 45 18.7 25 13±4 5±3 1 Cl Melotte 25 50 HD 27836 G1V 7.62 41 2E, 1ES, 1RXS, 1WGA EUVE J0426+155 04 26 08.5 +15 33 47.5 24 12±6 <6 1 Cl Melotte 25 59 HD 28034 G0 7.49 146 2EU, 1RXS, 1WGA, 2E EUVE J0438+231 04 38 49.8 +23 08 26.2 71 5±3 <5 1 Cl Melotte 25 105 HD 29419 F5 7.53 39 2EU, 1RXS EUVE J0441+209 04 41 19.8 +20 54 02.5 71 91±9 23±7 1 V834 Tau HD 29697 K3V 7.98 15 2EU, 2RE, 1RXS, L97 EUVE J0446+090 04 46 49.0 +09 00 21.6 111 7±5 <10 1 Cl Melotte 25 113 HD 30311 F5 7.26 70 1RXS EUVE J0449+069 04 49 50.5 +06 58 07.0 116 56±7 30±6 1 HD 30652 TD1 3592 F6V 3.19 37 2EU, 1ES, 2RE, 1RXS, L97 EUVE J0449+057 04 49 34.5 +05 42 00.0 111 8±5 157±15 H NOID · · · · · · OA EUVE J0457−063 04 57 19.3 −06 22 12.7 96 <5 · · · 1 1RXS J045717.3−062138 X · · · 46 1RXS EUVE J0459−030 04 59 13.6 −03 04 16.0 102 3±2 · · · H NOID · · · · · · EUVE J0500−057 05 00 49.9 −05 45 47.2 96 6±4 <10 2 HD 32147 BD−05 1123 K3V 6.2 99 EUVE J0501−064 05 01 55.6 −06 26 43.1 95 <5 · · · 2 HD 32307 BD−06 1064 A2 8.9 44 FB EUVE J0504−039 05 04 46.8 −03 54 55.8 101 13±5 · · · 1 HD 32704 BD−04 1032 G8V 9.0 161 1RXS, 1WGA, L97 EUVE J0531−068 05 31 35.4 −06 52 41.2 48 · · · 149±12 2 Parenago 742 star 12.7 64 EUVE J0538−066 05 38 34.2 −06 38 59.6 48 13±6 · · · 1 2E 0536.0−0642 X · · · 95 2E, 1RXS, 1WGA EUVE J0607+472 06 07 36.4 +47 12 11.5 37 3±2 · · · 1 1RXS J060732.5+471154 X · · · 67 1RXS EUVE J0611+482 06 11 44.4 +48 13 47.3 32 <4 · · · 1 1RXS J061145.4+481323 X · · · 26 FB, 1RXS EUVE J0618−199 06 18 26.7 −19 59 40.2 20 · · · 9±5 H NOID · · · · · · FB EUVE J0631−231 06 31 33.5 −23 11 10.7 19 15±5 23±4 1 2E 0629.3−2308 X · · · 106 1WGA EUVE J0632−232 06 32 20.8 −23 14 46.0 20 121±9 24±5 1 1WGA J0632.2−2316 X · · · 173 1WGA EUVE J0632−065 06 32 44.8 −06 32 42.0 83 6±4 · · · 1 HD 46361 BD−06 1599 G0 9.5 138 1RXS EUVE J0633−231 06 33 04.5 −23 11 15.7 19 16±4 42±7 1 2E 0630.9−2307 X · · · 115 1WGA EUVE J0639−265 06 39 03.2 −26 35 26.2 21 5±3 · · · 1 HD 47787 SAO 172095 K1V 8.9 131 1RXS EUVE J0640−035 06 40 25.8 −03 32 29.8 76 24±6 10±6 1 HD 295290 BD−03 1538 G0 9.1 62 L97, 2RE, 1RXS, 1WGA EUVE J0642−041 06 42 51.0 −04 08 38.0 76 6±3 <10 2 HD 48332 TD1 7893 F5 6.65 53 EUVE J0644−310 06 44 32.0 −31 03 18.0 21 17±4 19±7 2 HD 48917 B TD1 8028 F 10.6 59 PH EUVE J0644−312 06 44 54.6 −31 13 43.7 38 6±3 21±4 H NOID · · · · · · EUVE J0650−005 06 50 56.3 −00 32 44.5 16 5±3 · · · 2 PMN J0650−0031 RadioS · · · 77 FB HD 49933 TD1 8284 F2V 5.77 102 2RE, 1RXS, 1WGA EUVE J0652−051 06 52 10.3 −05 10 00.5 76 12±4 10±5 1 1RXS J065218.0−051018 2E 0649.8−0506 X · · · 116 FB, 1RXS HD 50281 K3V 6.57 145 EUVE J0654−021 06 54 16.6 −02 09 13.0 72 231±15 100±13 1 WD 0651−020 1RXS J065414.2−020940 DAw 14.82 45 2EU, 2RE, 1RXS, 1WGA, L97 EUVE J0718−114 07 18 31.4 −11 27 29.2 53 <5 · · · 1 EUVE J0718−11.4 MV:e · · · 13 2EU, 1RXS, 1RAP EUVE J0725−004 07 25 15.6 −00 26 13.2 44 35±6 16±8 1 2E 0722.7−0020 X · · · 26 L97 AG−00 1021 2RE J072513−002551 K5 8.9 48 2RE, 1RXS, J95 EUVE J0726−022 07 26 00.8 −02 14 19.7 44 <6 · · · 1 HD 58556 BD−01 1707 G0 7.1 63 1RXS EUVE J0738+239 07 38 29.8 +23 59 55.7 37 4±2 <3 1 1RXS J073829.3+240014 X · · · 5 1RXS EUVE J0832+057 08 32 00.1 +05 45 18.4 40 7±4 · · · 1 1RXS J083147.3+054504 X · · · 192 1RXS EUVE J0835+051 08 35 24.2 +05 08 12.1 39 16±3 6±3 2 AG+05 1257 BD+05 2004p F0 9.1 221 FB EUVE J0841+033 08 41 22.4 +03 20 55.3 4 100±11 · · · 1 RE J084103+032059 WD 0838+035 DA 15.0 91 2EU, 2RE, 1RXS, L97 EUVE J0843+033 08 43 28.3 +03 22 13.4 4 10±4 · · · H NOID · · · · · ·

Table 2. (continued)

Name R.A. Dec. T − exp Lexa Al/Ti/Cb Q ID Name 1 ID Name 2 Typec Mag Ang. Sep.d Commentse (hh mm ss) (dd mm ss) (ks) (counts ks−1 ) (counts ks−1 ) (′′) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

EUVE J0914+022 09 14 06.0 +02 16 44.4 5 46±13 13±11 2 AG+02 1243 BD+02 2164 F2 8.3 145 OA EUVE J0933+154 09 33 54.6 +15 28 55.2 102 <7 <5 1 AG+15 1077 BD+16 1992 G0 8.9 50 1RXS EUVE J0939+146 09 39 28.7 +14 37 49.4 98 <6 · · · H NOID · · · · · · EUVE J0956+412 09 56 53.3 +41 14 55.5 49 9±5 · · · 1 PG 0953+415 1SO 0953+415 QSO 15.3 28 1RXS, 1WGA EUVE J0957+410 09 57 44.3 +41 02 33.1 49 <5 · · · 1 HD 86146 TD1 14415 F6Vs 5.1 58 1RXS, 1WGA EUVE J1014+168 10 14 45.1 +16 48 54.4 15 48±10 15±4 2 HD 88776 BD+17 2189 F 10.1 42 FB EUVE J1024+262 10 24 00.8 +26 16 55.2 23 41±9 · · · 1 HD 90052 2RE 1024+262 DA+G5 9.6 50 2EU, 2RE, B97 EUVE J1056+604 10 56 12.2 +60 25 43.0 74 18±8 · · · 1 1RXS J105624.6+601556 X · · · 192 1RXS EUVE J1056+602 10 56 46.7 +60 14 16.4 74 <8 · · · H NOID · · · · · · EUVE J1058+602 10 58 51.9 +60 13 38.3 74 10±6 · · · 1 StKM 1−897 K6 12.39 99 EUVE J1102+226 11 02 04.3 +22 36 27.7 20 3±2 · · · 1 HD 95559 BD+23 2297 G5 8.7 49 2RE, 1RXS, 1WGA EUVE J1103+366 11 03 13.0 +36 38 35.2 134 <5 · · · 1 LP 263−64 M3.5 13.67 47 1RXS, 1WGA EUVE J1103+359 11 03 21.2 +35 58 14.2 134 7±5 <6 1 1RXS J110320.5+355900 X · · · 47 1RXS, 1WGA EUVE J1104+381 11 04 27.7 +38 11 42.0 134 154±10 17±5 1 Mrk 421 QSO 1101+384 BLL 13.5 14 2EU, 2RE, 2E, 1RXS, 1WGA, L97 EUVE J1105+588 11 05 37.4 +58 51 02.9 75 11±7 · · · 1 1RXS J110537.4+585128 X 25 1RXS EUVE J1112+358 11 12 34.4 +35 49 01.9 134 6±4 <10 1 HD 97334 TD1 15449 G0V 6.41 15 2EU, 2E, 1RXS EUVE J1118+314 11 18 12.9 +31 29 51.0 53 20±4 10±3 1 HD 98230 ξ UMa B F8.5V 4.87 144 FB, 2EU, 2RE, 1RXS EUVE J1118+404 11 18 38.9 +40 25 42.2 63 <10 · · · 1 PG 1115+407 FIRST J111830.2+402553 QSO 16.0 96 OA, 1RXS, 1WGA EUVE J1122+392 11 22 17.9 +39 12 14.8 63 <10 · · · 1 AG+39 1182 BD+39 2437 K5 9.8 22 1RXS, 1WGA EUVE J1129+381 11 29 12.0 +38 08 28.0 99 15±5 8±5 1 GD 310 PG 1126+384 DA 14.89 156 2RE EUVE J1141+342 11 41 04.7 +34 12 02.5 68 13±4 11±4 1 HD 101501 TD1 15797 G8V 5.1 30 2EU, 1RXS, 1WGA EUVE J1147+050 11 47 34.8 +05 01 40.4 10 24±7 <6 1 RE J114735+050109 MV:e 12.1 50 RE, 1RXS EUVE J1148−374 11 48 25.1 −37 29 09.6 29 7±3 · · · 1 CCDM J11484−3729A/B CD−36 7429 M0 9.8 23 1RXS, 1WGA, J98 EUVE J1149+287 11 49 59.3 +28 43 51.6 94 125±9 <6 1 RE J1149+284 EU UMa CV 17.0 90 2EU, 2RE, 1RXS EUVE J1203+445 12 03 08.3 +44 31 54.5 28 48±12 · · · 1 NGC 4051 1H 1205+44 Sy1 11.5 83 OA, 2EU, 2E, 1ES, 1RXS, 1WGA EUVE J1225−159 12 25 34.1 −15 59 27.2 111 <5 · · · 1 LHS 2557 LP 795−15 M 11.84 20 I mag, E93 EUVE J1227+069 12 27 33.9 +06 59 21.8 31 <6 · · · 1 1WGA J1227.5+0701 X · · · 108 1WGA EUVE J1229+020 12 29 08.7 +02 03 09.4 93 13±4 <6 1 3C 273A 3U 1224+02 QSO 12.86 30 2EU, 2E, 1ES, 1RXS, 1WGA EUVE J1229−134 12 29 57.5 −13 27 09.0 111 8±4 · · · 2 CCDM J12301−1324D · · · 12.1 169 OA, B mag EUVE J1251+275 12 51 46.3 +27 30 36.0 30 8±3 6±3 1 HD 111812 31 Com G0IIIp 4.94 26 2EU, 2RE, 2E, 1RXS, 1WGA EUVE J1251+225 12 51 46.2 +22 31 11.6 79 13±5 <10 1 BD+23 2508 StKM 1−1038 M0 10.50 89 1RXS EUVE J1253+227 12 53 39.9 +22 44 24.0 125 <6 <6 2 NGP9 F378−0421813 Gal 19.7 102 NED EUVE J1254+221 12 54 37.4 +22 08 08.9 125 <4 · · · 1 HD 112196 TD1 16544 F8V 6.97 105 1RXS EUVE J1254+224 12 54 05.6 +22 25 17.4 125 <8 7±5 H NOID · · · · · · EUVE J1255+258 12 55 36.6 +25 53 21.8 30 9±4 · · · 1 LoTr 5 HD 112313 PN 8.7 156 2EU, 2RE, 1WGA, L97 EUVE J1255−678 12 55 43.9 −67 49 01.9 82 16±5 · · · H NOID · · · · · · EUVE J1256+220 12 56 53.8 +22 00 29.3 79 4229±45 3261±37 1 GD 153 WD 1254+223 DAw 13.40 144 2EU, 2RE, 1ES, 2E, L97 EUVE J1257+351 12 57 48.3 +35 11 31.6 21 8±4 <5 1 BF CVn GJ 490A M0.5 10.5 154 FB, 2EU, 2RE, 2E, 1ES, 1RXS, 1WGA BD+36 2322B GJ 490B M4 13.16 152 EUVE J1308−687 13 08 40.5 −68 46 37.6 82 <6 · · · H NOID · · · · · · EUVE J1315−679 13 15 12.1 −67 56 26.9 80 <8 · · · H NOID · · · · · · EUVE J1334−083 13 34 44.0 −08 20 25.4 88 27±6 <8 1 HD 118100 EQ Vir K5Ve 9.31 2 2RE, 1RXS, 1WGA, 2E, 1ES EUVE J1339−055 13 39 10.8 −05 30 19.1 55 94±9 <10 H NOID · · · · · · EUVE J1350−414 13 50 55.5 −41 26 34.1 92 130±13 · · · 2 PPM 318915 CD−40 8199 · · · 10.9 55 EUVE J1438−432 14 38 45.5 −43 14 24.6 131 8±3 5±3 1 WT 486/487 M2.5/3 13.5 26 1RXS, WT91, C98 EUVE J1441−373 14 41 06.0 −37 22 18.5 50 <6 · · · H NOID · · · · · · EUVE J1529+804 15 29 12.4 +80 25 41.5 35 6±3 5±3 1 HD 139777 TD1 18446 G0IV-V+ 6.58 24 2EU, 2RE, 1RXS, L97 EUVE J1545−465 15 45 30.4 −46 35 31.9 14 38±9 · · · 2 HD 327428 CD−46 10332 K0 9.8 132 EUVE J1547−450 15 47 56.9 −45 01 08.0 14 4±3 · · · H NOID · · · · · · EUVE J1549+260 15 49 41.8 +26 04 58.1 76 10±4 <6 1 HD 141714 δ CrB G3.5III 4.63 94 1RXS, 2E, 1ES EUVE J1558+255 15 58 44.6 +25 34 18.5 76 <5 · · · 1 HD 143313 MS Ser K2V 8.33 7 2EU, 1RXS, 1ES, 2E EUVE J1600−165 16 00 31.8 −16 35 26.5 54 <4 · · · H NOID · · · · · · EUVE J1603+052 16 03 16.3 +05 17 55.3 25 <6 · · · H NOID · · · · · · EUVE J1621+081 16 21 13.2 +08 09 16.9 40 20±4 <8 H NOID · · · · · · FB EUVE J1629+780 16 29 16.2 +78 03 34.9 35 1354±33 17±6 1 RE J1629+780 WD 1631+78 DA 13.0 68 2EU, 2RE, 1RXS, 1WGA, 1ES, L97 EUVE J1649−439 16 49 20.3 −43 55 50.5 32 <4 · · · 1 1RXS J164913.6−435527 X · · · 76 1RXS EUVE J1651−443 16 51 27.6 −44 21 33.1 32 3±2 · · · 1 1RXS J165124.4−442243 X · · · 78 1RXS EUVE J1705−018 17 05 13.3 −01 50 33.9 5 9±4 · · · 1 2E 1702.6−0142 1RXS J170507.9−0147081l X · · · 212 2E, 1RXS EUVE J1715−266 17 15 21.8 −26 36 23.4 5 15±6 · · · 1 HD 155886 2EUVE 1715−26.5 K0V 5.2 76 2EU, 1RXS EUVE J1716−265 17 16 16.2 −26 32 48.5 5 6±4 · · · 1 HD 156026 2EUVE 1716−26.5 K5V 6.3 60 2EU, 1RXS EUVE J1808+297 18 08 08.2 +29 46 32.2 102 55±10 · · · 1 RX J1808.2+2941 X · · · 80 OA EUVE J1809+300 18 09 08.3 +30 01 54.8 102 21±8 · · · 1 HD 166435 TD1 21816 G0 6.8 216 OA, 2EU, 2RE, 1RXS EUVE J1818−371 18 18 40.4 −37 10 39.8 31 13±4 · · · 2 HD 167820 G8III 7.6 168 FB EUVE J1823−342 18 23 47.2 −34 14 24.7 89 13±6 <6 1 V2539 Sgr V* 14.7 132 B mag EUVE J1833−005 18 33 12.5 −00 32 47.0 26 <4 · · · 1 1RXS J183317.1−003406 X · · · 104 FB, 1RXS EUVE J1834−006 18 34 39.6 −00 41 10.7 26 5±3 · · · 2 IRAS 18320−0044 · · · · · · 46 FB EUVE J1847+019 18 47 40.8 +01 57 06.8 60 634±22 234±16 1 WD 1845+019 2RE J184739+015731 DA 12.96 76 2EU, 2RE, 1RXS, L97 EUVE J1848−223 18 48 05.6 −22 20 46.3 10 32±9 · · · 1 RE J184757−221929 WD 1844−223 DA 14.0 138 OA, 2EU, 2RE, 1RXS EUVE J1849−238 18 49 47.9 −23 50 47.0 12 35±8 14±6 1 V1216 Sgr 2EUVE J1849−23.8 M3.5 10.95 47 2EU, 1RXS EUVE J1855+084 18 55 38.9 +08 28 36.5 15 13±6 · · · 2 AG+08 2416 BD+08 3905 F8 10.2 59 EUVE J1858−299 18 58 11.4 −29 56 08.2 23 4±3 · · · 1 1RXS J185803.4−295318 X · · · 20 1RXS EUVE J1911−286 19 11 01.9 −28 40 00.8 21 4±3 · · · 2 CPD−28 6801 CD−28 15466 G5 9.1 219 FB EUVE J1926−566 19 26 6.8 −56 36 54.3 8 592±26 · · · 1 2RE J192559−563327 G5V 10.6 179 OA, 2EU, 2RE, 1RXS EUVE J1953+444 19 53 55.8 +44 24 36.0 32 6±3 6±4 1 G 208−45 GJ 1245B M5.5V 13.99 47 1RXS G 208−44 GJ 1245A M5.5Ve 13.41 54 EUVE J1954−239 19 54 10.8 −23 54 44.6 18 17±4 10±4 1 HD 188088 GJ 770 K3/K4V 6.18 130 1RXS EUVE J1957+298 19 57 24.8 +29 50 48.8 22 <6 · · · 2 HD 333118 A7 10.0 48 FB, 1RXS, B mag EUVE J2005+544 20 05 04.4 +54 25 53.8 17 6±2 <13 1 G 230−26 GJ 781 M0 11.97 23 1RXS EUVE J2005+226 20 05 44.3 +22 40 32.9 98 466±21 8±4 1 QQ Vul H2005+22 CV 14.86 57 2EU, 2RE, 2E, 1RXS, 1WGA, L97

Table 2. (continued)

Name R.A. Dec. T − exp Lexa Al/Ti/Cb Q ID Name 1 ID Name 2 Typec Mag Ang. Sep.d Commentse (hh mm ss) (dd mm ss) (ks) (counts ks−1 ) (counts ks−1 ) (′′ ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

EUVE J2013+467 20 13 34.3 +46 46 04.8 20 6±3 · · · 1 HD 192577 J K · · · 12 1 HD 192577 V695 Cyg K2II+ 3.79 103 EUVE J2028−114 20 28 45.6 −11 29 22.9 32 4±3 · · · 1 1RXS J202843.5−112828 X · · · 63 1RXS EUVE J2029+096 20 29 49.7 +09 41 03.8 33 3±2 · · · 1 EUVE J2029+09.7 HU Del M4.5 13.04 71 2EU, 2RE, 2E CCDM J20298+0941A M0 13.0 25 1RXS EUVE J2053+298 20 53 55.6 +29 52 37.2 92 77±16 · · · H NOID · · · · · · OA EUVE J2057+310 20 57 16.7 +31 02 40.2 93 262±18 94±20 1 [SPB96] 2075 UV 14.2 79 SPB96 EUVE J2059+400 20 59 43.6 +40 05 36.6 28 9±3 · · · 1 V1396 Cyg GJ 815A M1.5 10.1 39 2EU, 2RE EUVE J2100−426 21 00 06.6 −42 38 26.9 23 <5 · · · 1 1RXS J210005.5−423844 X · · · 22 1RXS, 1WGA Hen 3−1924 CD−43 14304 K3 · · · 154 EUVE J2102+278 21 02 13.5 +27 52 11.6 92 64±12 · · · H NOID · · · · · · EUVE J2112+500 21 12 40.5 +50 05 51.4 35 996±35 529±26 1 GD 394 WD 2111+49 DAw 13.09 39 2EU, 2RE, 1RXS, 1WGA, L97 EUVE J2117+342 21 17 09.6 +34 12 01.8 84 · · · 126±18 1 RX J2117.1+3412 WD 2117+341 WD 13.2 45 1RXS EUVE J2118+115 21 18 36.4 +11 34 01.9 34 4±2 · · · 1 1RXS J211835.2+113411 X · · · 20 1RXS EUVE J2121+104 21 21 23.2 +10 24 12.2 34 5±2 · · · 2 HD 203345 BD+09 4786 F5 6.75 68 EUVE J2137+016 21 37 41.9 +01 36 50.0 83 4±2 <10 1 RXJ 2137.6+013 M 12.35 40 1RXS, F98 2E 2135.1+0123 X · · · 49 EUVE J2139−273 21 39 14.1 −27 19 11.2 54 3±2 · · · 2 HD 205905 G4IV-V 6.7 79 EUVE J2141−140 21 41 32.6 −14 02 50.6 30 5±4 <8 1 HD 206301 TD1 28359 G2V 5.18 40 FB, 2EU, 1RXS, L97 EUVE J2149−720 21 49 04.4 −72 05 54.9 64 32±14 · · · 1 AY Ind CPD−72 2640 M0.5 9.8 11 FB, 1RXS EUVE J2152−620 21 52 11.8 −62 02 29.0 29 4±2 · · · 1 HD 207575 TD1 28496 F6V 7.3 132 1RXS EUVE J2155−618 21 55 11.5 −61 52 39.0 29 <5 · · · 1 IDS 21478−6221A/B CPD−62 6277A/B F0IV 6.7 21 1RXS HD 296 BD−05 2 G0 9.0 22 EUVE J2156−416 21 56 38.1 −41 41 50.3 94 260±15 <20 1 RE J215634−414159 MCT 2153−4156 DA 15.7 36 2EU, 2RE, 1RXS, 1WGA, L97 EUVE J2157−406 21 57 24.9 −40 36 12.2 94 <5 <8 H NOID · · · · · · EUVE J2157−400 21 57 53.4 −40 01 57.7 94 <6 12±7 2 BPS CS 22881−0015 · · · · · · 26 EUVE J2158−404 21 58 20.1 −40 24 32.0 94 <6 <8 1 1RXS J215813.2−402401 X · · · 85 1RXS EUVE J2158−590 21 58 29.4 −59 01 09.0 43 12±4 · · · 1 HD 208496 TD1 28604 F3V 6.2 23 1RXS EUVE J2158−302 21 58 50.0 −30 13 48.7 86 333±21 · · · 1 PKS 2155−304 1H2156−304 BLL 13.09 31 2EU, 2RE, 1ES, 2E, 1RXS, 1WGA, L97 EUVE J2202−412 22 02 29.2 −41 13 21.4 94 <5 · · · 1 BPS CS 22881−0031 sdB 15.81 71 1WGA EUVE J2203+482 22 03 17.8 +48 16 02.3 31 11±7 <8 1 2EUVE J2203+48.2 · · · · · · 20 2EU EUVE J2204+472 22 04 43.8 +47 16 21.0 32 11±7 · · · 1 HK Lac HD 209813 K0III 6.91 187 2EU, 1ES, 2E, 1RXS EUVE J2210−300 22 10 27.6 −30 03 34.9 86 91±11 39±9 1 RE J221028−300519 WD 2207−303 DA 12.9 104 2EU, 2RE, 1RXS EUVE J2228−000 22 28 50.2 −00 01 42.0 59 20±9 · · · 1 ζ Aqr BD−00 4365 F3III-IV 3.65 32 L97 EUVE J2229+000 22 29 00.3 +00 01 31.4 76 15±9 · · · 1 PHL 1928 · · · 18.5 89 OA, B mag EUVE J2236+001 22 36 06.2 +00 07 25.0 76 12±6 <8 1 PHL 329 RX J2236.0+0007 DA 13.97 35 2EU, RX, K84 EUVE J2238−206 22 38 47.6 −20 37 32.2 85 111±13 24±10 1 HD 214479 RX J2238.7−2037 M1.5 9.07 56 2EU, 1ES, 2E, 1RXS, L97 EUVE J2238+022 22 38 30.0 +02 17 02.8 24 <5 · · · 2 HD 214494 AG+02 2867 G0 8.0 78 EUVE J2244−322 22 44 37.6 −32 15 41.3 65 13±4 · · · 1 PHL 396 WD 2241−325 DA 16.6 149 2EU, 2RE EUVE J2249−209 22 49 06.0 −20 59 08.9 85 34±10 <5 2 HD 215964 BD−21 6309 G3/G5V 9.5 137 EUVE J2322−469 23 22 24.0 −46 54 25.2 39 <11 · · · H NOID · · · · · · EUVE J2327+048 23 27 50.0 +04 50 59.2 58 4±2 · · · 1 VZ Psc BD+04 5072 K5 10.3 47 1RXS EUVE J2334−472 23 34 02.3 −47 14 12.8 39 287±17 687±25 1 RE J233401−471351 MCT 2331−4731 DA 13.1 21 2EU, 2RE EUVE J2355+286 23 55 10.0 +28 38 46.7 102 129±11 <10 1 II Peg HD 224085 K0V 7.37 118 2RE, 2EU, 1ES, 2E, 1RXS, 1WGA, L97

aEUVE count rate in the Lexan/B band (58−174 Å or 0.075−0.21 keV). bEUVE count rate in the Al/Ti/C band (156−234 Å or 0.053−0.079 keV).

cSpectral types from SIMBAD, NED and the literature where available. dAngular separation between the EUVE position and the identified source’s position. eComments as discussed in section 4 of the text, and selected references:

C98= Christian et al. 1998; B97= Burleigh et al. 1997, D80= Dressler 1980, E93=Eggen 1993, F98=Fleming 1998, J95=Jefferies et al. 1995, J98= Jensen et al. 1998, K84 =Kilkenny 1984, SPB96= Smith et al. 1996, WT91=Wroblewski & Torres 1991

Table 3. RAP LONG WAVELENGTH SCANNER DATA

Name R.A. Dec. T − exp Daga Tinb Q ID Name 1 ID Name 2 Typec Mag Ang. Sep.d Commentse (hh mm ss) (dd mm ss) (ks) (counts ks−1 ) (counts ks−1 ) (′′ ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

EUVE J0001+276 00 01 26.8 +27 38 32.6 24 · · · <16 H NOID · · · · · · EUVE J0536−060 05 36 40.7 −06 05 12.8 28 370±16 · · · U HD 37209 TD1 4984 B1V 5.72 108 PH, 1WGA EUVE J1256+220 12 57 05.8 +22 01 43.0 79 · · · 351±27 1 GD 153 WD 1254+223 DAw 13.4 55 2EU, 2RE, 1ES, 2E, L97 EUVE J1847+019 18 47 35.8 +01 57 11.9 53 <8 · · · 1 WD 1847+019 2RE 1845+015 DA 12.96 18 2EU, 2RE, 1RXS, L97 EUVE J2005+544 20 05 04.4 +54 25 53.8 17 6±2 · · · 1 G 230−26 GJ 781 M0 11.97 23 1RXS

aEUVE count rate in the Ti/Sb/Al (dagwood; 345−605 Å or 0.02−0.036 keV) band. bEUVE count rate in the Sn/SiO (Tin; 500−740 Å or 0.017−0.025 keV) band.

cSpectral type from SIMBAD and the literature where available. dAngular separation between the EUVE position and the identified source’s position. eComments with the same definitions as Table 2 (see text).

Table 4. RAP DEEP SURVEY DATA

Name R.A. Dec. T − exp Lexa Al/Cb Q ID Name 1 ID Name 2 Typec Mag Ang. Sep.d Commentse (hh mm ss) (dd mm ss) (ks) (counts ks−1) (counts ks−1 ) (′′ ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

EUVE J0008+594 00 08 18.1 +59 27 08.3 18 14±8 · · · H NOID · · · · · · EUVE J0028−631 00 28 22.1 −63 06 52.2 53 <8 · · · H NOID · · · · · · EUVE J0030−633 00 30 58.9 −63 21 53.9 53 10±3 · · · H NOID · · · · · · EUVE J0031−629 00 31 40.3 −62 58 11.1 53 13±5 · · · 2 HD 2885 HR 127 A2V+ 4.54 54 1WGA EUVE J0032−630 00 32 51.1 −63 02 22.6 53 <6 · · · 2 HD 3003 TD1 292 A0V 5.08 63 EUVE J0033−633 00 33 06.3 −63 18 07.6 53 4±2 · · · 1 1WGA J0033.0−6317 X 36 EUVE J0319+033 03 19 28.7 +03 18 25.2 143 <5 · · · 2 AG+03 377 BD+02 521 G0 8.5 40 EUVE J0320+030 03 20 53.0 +03 03 45.0 143 <5 · · · H NOID · · · · · · EUVE J0425+159 04 25 38.1 +15 55 46.6 92 · · · <30 1 Cl Melotte 25 57 HD 27991 F7V 6.46 45 2EU, 2E, 1WGA, 1RXS EUVE J0425−572 04 25 40.9 −57 15 06.5 102 71±8 · · · 1 EUVE J0424.6−5714 RX J0425.6−5714 CV 19 35 H98 EUVE J0426−572 04 26 02.9 −57 12 40.2 102 79±8 · · · 1 1H 0419−577 1ES 0425−57.3 Sy 15.1 42 2EU, 2RE, 1ES EUVE J0428+158 04 28 40.6 +15 52 20.6 92 10±4 · · · 1 Cl Melotte 25 72 HD 28319 A7III 3.4 19 2E, 1WGA EUVE J0428+162 04 28 50.8 +16 17 10.3 92 8±4 · · · 1 CL Melotte 25 190 HD 285806 K7V 10.70 7 2E, 1WGA, 1RXS EUVE J0429+161 04 29 00.3 +16 09 24.1 92 7±4 · · · 1 Cl Melotte 25 75 HD 28363 F8 6.59 16 2E, 1WGA, 1RXS EUVE J0429+163 04 29 00.5 +16 20 30.5 92 <6 · · · 1 Cl Melotte 25 VA 512 2E 0426.1+1614 M1.5 14.28 18 2E EUVE J0430+156 04 30 07.3 +15 38 9.2 92 9±6 · · · 1 Cl Melotte 25 80 HD 28485 F0V 5.58 6 2E, 1WGA, 1RXS EUVE J0430+157 04 30 35.2 +15 43 28.6 92 <10 · · · 1 Cl Melotte 25 182 HD 28545 K0 8.99 35 2E, 1WGA EUVE J0430+161 04 30 46.2 +16 07 59.5 92 · · · 22±9 1 Cl Melotte 25 85 HD 28568 F2 6.51 56 2E, 1RXS EUVE J0436−472 04 36 23.0 −47 15 27.4 66 <8 · · · 1 2EUVE J0436−47.2f 1RXS J043617.2−471409 X · · · 93 2EU, 1RXS, 1WGA EUVE J0436−472 04 36 56.7 −47 15 55.8 66 7±4 · · · H NOID · · · · · · EUVE J0437−475 04 37 13.3 −47 32 45.6 66 <10 · · · 1 1RXS J043711.9−473142 X · · · 65 1RXS, 1WGA EUVE J0437−472 04 37 30.4 −47 12 34.6 66 35±9 · · · 1 1ES 0435−472 RX J04374−4711 Sy1 15.3 72 2EU, 1ES, 1RXS EUVE J0438−474 04 38 47.1 −47 29 13.2 66 <8 · · · 1 1RXS J043847.0−472751 X · · · 82 1RXS 2 PMN J0438−4728 · · · 57 EUVE J0531−036 05 31 23.9 −03 41 22.9 30 · · · 63±23 1 HD 36395 GJ 205 M1.5 7.92 149 2EU, 1RXS EUVE J0532−031 05 32 05.1 −03 06 29.6 10 · · · 64±29 1 HBC 97 2RE J0532−030 K7e 11.52 59 2EU, 2RE, 1RXS, 1WGA 1 1RXS J053204.3−030519 X · · · 71 1RXS EUVE J0659−293 06 59 31.7 −29 18 54.7 98 <6 · · · 1 1WGA J0659.5−2918 X 36 1WGA EUVE J0659−292 06 59 55.1 −29 17 40.9 98 22±5 · · · H NOID · · · · · · EUVE J0700−288 07 00 04.5 −28 49 20.3 64 <6 · · · 2 WT 1539 · · · 12.5 162 WT96 EUVE J0729−381 07 29 29.9 −38 08 13.9 62 8±4 · · · 2 HD 59704 F7V 7.8 49 1RXS EUVE J0750+148 07 50 34.2 +14 50 24.4 90 <5 · · · 2 HD 63648 TD1 11121 F2 7.2 35 1WGA EUVE J0942+700 09 42 27.7 +70 03 05.4 198 <13 · · · 1 LHS2176/2178 M2/3 10.6/11.2 85 1WGA EUVE J1019+194 10 19 41.8 +19 28 39.4 45 11±6 · · · 2 HD 89449 TD1 14746 F6IV 4.80 27 EXO, 1WGA EUVE J1034+396 10 34 38.1 +39 38 24.4 63 35±8 · · · 1 Z 1031.6+3953 KUG 1031+398 Sy1 15.6 5 2EU, 2RE, 1WGA, 1RXS EUVE J1104+382 11 04 44.4 +38 14 54.6 57 5±3 · · · 1 HD 95976 BD+39 2418 F2 7.4 7 1E, EXO, 1WGA EUVE J1105+382 11 05 50.3 +38 13 05.9 57 5±3 · · · 1 WD 1103+384 PG 1103+384 DA 17.2 50 EXO EUVE J1332+372 13 32 36.8 +37 12 24.8 154 <15 · · · 2 NGP9 F270−0321988 Gal · · · 114 EUVE J1334+372 13 34 16.8 +37 15 29.9 154 6±2 · · · 1 2E 1332.0+3730 QSO 1332+375 QSO 18.2 19 2E, 1RXS EUVE J1335+371 13 35 37.9 +37 06 44.3 154 <6 · · · H NOIDg · · · · · · EUVE J1348+263 13 48 36.3 +26 22 03.7 89 <6 · · · 1 MS 1346.2+2637 EXO 1346.2+2637 QSO 18.5 28 2E, EXO, 1WGA, 1RXS EUVE J1348+265 13 48 36.3 +26 31 03.0 89 <6 · · · 1 PGC 94626 2E 1346.2+2646 Sy2 16.5 18 2E, 1WGA EUVE J1348+265 13 48 55.4 +26 35 19.0 89 18±6 · · · 1 EXSS 1346.5+2650 1WGA J1348.8+2635 X · · · 23 1WGA, 1RXS EUVE J1349+269 13 49 07.0 +26 58 00.8 89 15±6 · · · 1 HD 120476 BD+27 2296 K2 7.04 54 1E, EXO, 1RXS 1 GJ 528A/B K4/6 7.6/8.3 54 1WGA EUVE J1453+191 14 53 23.4 +19 09 18.7 75 28±8 · · · 1 HD 131511 BD+19 2881 K2V 6.01 33 RX, 1WGA, 1RXS EUVE J2338+462 23 38 00.2 +46 12 10.1 10 15±4 · · · 1 HD 222143 BD+45 4288 G5 6.4 38 2EU, 1RXS, 1WGA EUVE J2348−281 23 48 56.2 −28 06 37.4 62 25±6 · · · 1 HD 223352 TD1 30097 A0V 4.57 68 1RXS EUVE J2348−276 23 48 40.4 −27 39 44.6 62 11±5 · · · 1 LHS 4016 M2.5 12.4 38 1WGA, 1RXS EUVE J2349−278 23 49 21.9 −27 51 31.3 62 13±5 · · · 1 HD 223408 CPD−28 7723 F6/F7V 7.1 34 1WGA

aEUVE count rate in the DS Lexan/B band (67−178 Å or 0.07−0.18 keV). bEUVE count rate in the DS Al/C band (157−364 Å or 0.034 −0.079 keV).

c Spectral types from SIMBAD, NED, and the literature where available. dAngular separation between the EUVE position the identified source’s position.

eComments with the same definition as Tables 2 & 3 (see text); WT96=Wroblewski & Torres 1996, H98=Halpern et al. 1998. f Bowyer et al. 1996 list this source as a ”NOID”. gNED shows galaxy NGP9 F270−038303 168′′ away.

Table A1. RAP B STAR DATA

Name R.A. Dec. T − exp Lexa Al/Cb Q ID Name 1 ID Name 2 Typec Mag Ang. Sep.d Commentse (hh mm ss) (dd mm ss) (ks) (counts ks−1 ) (counts ks−1 ) (′′ ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

EUVE J0008+290 00 08 09.8 +29 04 25.0 102 26±9 121±16 U HD 358 TD1 31 B8IVmnp 2.06 180 OA EUVE J0032+069 00 32 21.4 +06 55 58.8 36 <6 · · · U HD 2913 TD1 284 B9.5 5.67 87 1RXS EUVE J0057+607 00 57 07.6 +60 46 34.3 26 232±14 672±24 U γ Cas TD1 521 B0IVe 2.3 283g OA EUVE J0239+003 02 39 19.7 +00 19 06.6 74 · · · 466±23 U HD 16582 TD1 1564 B2IV 4.07 142 EUVE J0437+009 04 37 03.4 +00 59 26.2 15 7±3 · · · U HD 29335 TD1 3382 B7V 5.3 156 EUVE J0501−071 05 01 28.2 −07 09 13.7 95 8±3 · · · U HD 32249 TD1 3881 B3V 4.81 78 FB EUVE J0512−162 05 12 55.7 −16 13 28.6 22 <5 · · · U HD 33904 TD1 4224 B9IV 3.31 70 FB, 2E, 1ES, 1RXS EUVE J0535−059 05 35 06.8 −05 54 15.5 48 488±18 19±7 U HD 37000 NGC 1977 552 B5V 7.45 102 FB, 1WGA EUVE J0535−054 05 35 23.2 −05 24 28.4 34 15±4 34±6 U HD 37042 BD−05 1320 B1V 6.3 36 FB, 1RXS, 1WGA EUVE J0535−059 05 35 28.8 −05 54 51.1 34 44±6 306±20 U BD−06 1241B ADS 4193 B B7IV 7.0 38 1RXS, 1WGA EUVE J0535−059 05 35 57.1 −05 56 34.1 48 453±22 15±6 U AU Ori NGC 1977 927 ?e · · · 52 FB EUVE J0540−014 05 40 16.5 −01 27 55.4 94 <5 · · · U HD37674 BD−01 1001 B3Vn 7.67 47 DS EUVE J0540−019 05 40 48.2 −01 56 06.4 94 535±18 · · · U ζ Ori A HD 37742 O9Iab 1.7 44 DS, 1RXS EUVE J0540−011 05 40 53.7 −01 08 34.4 94 44±8 · · · U HD37756 TD1 532 B2IV−V 4.95 68 DS EUVE J0540−015 05 40 58.0 −01 30 31.0 94 <5 · · · U HD 37776 TD1 5138 B2IV 6.98 26 DS EUVE J0622−179 06 22 44.8 −17 59 29.8 20 296±18.3 1250±32 U β Cma HD 44743 B1II/III 1.9 133 2EU, 2RE, 2E, 1RXS, 1WGA EUVE J0628−070 06 28 47.3 −07 02 22.6 83 · · · 50±8 U ADS 5107 ABC BD−06 1574J B3 3.76 25 FB EUVE J0631−234 06 31 53.8 −23 25 09.5 20 122±10 37±8 U HD 46328 TD1 7390 B1III 4.33 34 1RXS, 1WGA, L97 EUVE J0644−310 06 44 22.8 −31 04 48.7 38 17±4 30±5 U HD 48917 TD1 8028 B2IIIe 5.20 87 PH EUVE J0649−324 06 49 49.6 −32 27 02.5 21 65±26 57±15 U HD 50013 TD1 8307 B1.5IVne 3.9 209 OA EUVE J0702−042 07 02 51.9 −04 12 51.1 70 11±4 29±7 U HD 52918 TD1 8920 B1V 4.99 100 EUVE J0714−102 07 14 36.7 −10 15 49.0 53 · · · 68±14 U YZC 11 2492 BD−10 1935 B8V 9.4 96 EUVE J1045+455 10 45 21.6 +45 33 43.9 15 9±3 · · · U HD 93033 TD1 15098 B8V 7.06 19 DS, 1RXS EUVE J1315−679 13 15 12.1 −67 56 26.9 82 <10 · · · U η Mus HD114911 B8V 4.80 168 EUVE J1347+492 13 47 38.4 +49 15 42.8 33 · · · 525±19 U η UMa HD 120315 B3V 1.86 78 EUVE J1349−424 13 49 47.4 −42 29 23.3 92 7±4 959±30 U μ Cen HD 120324 B2Vnpe 2.90 129 1WGA EUVE J1358−421 13 58 19.6 −42 06 15.1 92 64±8 · · · U HD 121743 TD1 17166 B2IV 3.80 39 EUVE J1358−447 13 58 55.5 −44 46 50.2 92 · · · 261±19 U HD 121790 TD1 17169 B2IV-V 3.90 176 EUVE J1403−603 14 03 51.6 −60 21 51.1 25 460±24 19770±126 U β Cen HD 122451 B1III 0.60 34 1RXS, 1WGA EUVE J1435−422 14 35 45.4 −42 14 12.1 121 374±19 82±9 U η Cen HD 127972 B1.5Vne 2.3 330g OA EUVE J1441−378 14 41 59.9 −37 48 46.8 50 9±6 43±10 U HD 129116 TD1 17630 B3V 4.00 76 EUVE J2006+235 20 06 56.1 +23 33 10.1 98 · · · 28±14 U HD 190993 TD1 26062 B3V 5.06 225 EUVE J2059+475 20 59 46.6 +47 34 57.4 28 21±9 71±16 U HD 200120 TD1 27563 B1.5Vnne 4.74 224 EUVE J2117+348 21 17 36.7 +34 53 12.1 84 · · · 126±18 U HD 202904 TD1 27925 B2Vne 4.43 226 OA EUVE J2204−268 22 04 42.7 −26 51 41.0 86 · · · 66±13 U HD 209522 TD1 28739 B4IVne 5.90 163 OA EUVE J2225+013 22 25 43.0 +01 22 24.6 76 25±11 89±14 U HD 212571 TD1 29057 B1Ve 4.66 400g OA

aEUVE count rate in the Lexan/B band (see text for Scanner or DS bandpasses). bEUVE count rate in the Al/C band (see text for Scanner or DS bandpasses).

cSpectral type where available from SIMBAD and literature. dAngular separation between the EUVE position and the identified source eComments with the same definitions as Tables 2−4 (see text).

f FB = filter bar, OA = off axis, PH = pinhole, DS = Detection from Deep Survey (see text). g Although angular separation is large, it is not unreasonable for an out-of-bandpass detection (see text).